\documentclass[12pt]{article}

\usepackage{graphicx}

\textwidth   5.5in
\textheight  8.75in

\topmargin     -0.5in
\oddsidemargin 0in

\begin{document}

\section*{C/C++ results}

\vspace{0.5in}


\begin{figure}[h! ]
\begin{center}
\includegraphics[width=0.9\textwidth]{fk1_1.eps}
\end{center}
\vspace{0.15in}
\caption{Feynman-Kac results in fk1\_1.eps}
\end{figure}

\clearpage

\begin{figure}
\begin{center}
\includegraphics[width=0.9\textwidth]{fk1_2.eps}
\end{center}
\vspace{0.15in}
\caption{Feynman-Kac results in fk1\_2.eps}
\end{figure}

\end{document}
